BP 1

14.01.00

Transaktionen: Das physikalisc he System

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig 6.4-7

get •erwünsc ht:

Seite ist (good, d) und get liefert (good, d) Seite ist (bad, ...) und get liefert (looksBad, ...)

•Fehler:

Seite ist (good, d) und get liefert (looksBad, ...) (Wiederholung, wie oft?)

•Ruin:

Seite ist (good, d) und get liefert n R-mal (looksBad, ...)

(Ist hier eingeordnet wegen der noch zu erläuternden Auswirkungen auf die Überlegungen zur Verlustverwandtschaft) Seite ist (bad, ...) und get liefert (good, ...) Seite ist (good, d) und get liefert (good, d’) mit d ≠d’

BP 1

14.01.00

Transaktionen: Das physikalisc he System

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig 6.4-8

put •erwünsc ht:

auf Plattenspeicher (good, d)

•Fehler:

auf Plattenspeicher unverändert auf Plattenspeicher (bad, ...)

•spontan

Verlust:

Verlustmenge: Menge aller Seiten, die durch eine Verlustursache betroffen werden können, z. B. Spur durch Ausfall eines Schreib-/Lesekopfes Zylinder durch Justierungsfehler Oberfläche durch Kopfabsturz Einheit durch Fehler in der Steuerelektronik

BP 1

14.01.00

Transaktionen: Das physikalisc he System

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig 6.4-9

Zwei Seiten heißen genau dann verlustverwandt, wenn es eine Verlustmenge gibt, der beide angehören.

•Fehler: (good, d) g eht selten nac h (bad, d), d. h. höc hstens ein V erlust in TD(bad, d) geht nac h (good, d) (bad, d) geht über in (good, d)

•Ruin: (good, d) g eht häufig nac h (bad, d), d. h. mehrere Verluste in T D (good, d) geht nach (good, d’) mit d ≠d’

BP 1

14.01.00

Transaktionen: Das physikalisc he System

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig 6.4-10

6.4.2 Prozessoren

•Feste Zahl v on Prozessen

•Ein Prozeß liefert Zeit für Messung v on Verlustinter vallen T_D (Timeout)

•Fehler:

Zusammenbruch Wiederaufsetzen mit irgendeinem Standardzustand, d. h. Speicher flüchtig

•Annahme:

Alle anderen Fehlfunktionen werden ent deckt und führen zu einem Zusammenbruch, bevor Plattenspeicher oder das Kom munikationssystem betroffen werden. Zusammenbrüche werden entdeckt.